 -1.217871456E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.784200E+00  dx in pixels
 -1.064840E+01  dy in pixels
      1.017437  scalx
      1.022643  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
