 -1.133958784E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.921953E+00  dx in pixels
 -1.569474E+01  dy in pixels
      1.017387  scalx
      1.019155  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
