 -1.209156214E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.062800E+00  dx in pixels
 -1.044640E+01  dy in pixels
      1.019852  scalx
      1.019005  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
