 -1.136760710E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.606324E+00  dx in pixels
 -1.641453E+01  dy in pixels
      1.012444  scalx
      1.025018  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
