 -1.274369110E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.431700E+00  dx in pixels
 -1.186020E+01  dy in pixels
      1.015078  scalx
      1.025013  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
