 -1.265650489E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.663400E+00  dx in pixels
 -1.125290E+01  dy in pixels
      1.016832  scalx
      1.024111  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
