 -1.145970018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.128297E+00  dx in pixels
 -1.593372E+01  dy in pixels
      1.015165  scalx
      1.023129  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
