 -1.151598818E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.419860E+00  dx in pixels
 -1.711405E+01  dy in pixels
      1.012767  scalx
      1.025075  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
