 -1.278891318E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.207000E+00  dx in pixels
 -1.352440E+01  dy in pixels
      1.015342  scalx
      1.024876  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
