 -1.176587183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.708179E+00  dx in pixels
 -1.525108E+01  dy in pixels
      1.011863  scalx
      1.025346  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
