 -9.829594435E-03 -3.138030854E-03 -1.934898300E-03 -2.807635095E-03  rotation in radian
  3.485200E+00  dx in pixels
 -1.752060E+01  dy in pixels
      1.017175  scalx
      1.021812  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
