 -8.035683502E-03 -3.771119717E-03 -2.292523420E-03 -3.359856090E-03  rotation in radian
 -1.214452E+00  dx in pixels
 -2.006210E+01  dy in pixels
      1.014711  scalx
      1.022703  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
