 -1.012576018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.671683E-01  dx in pixels
 -1.721870E+01  dy in pixels
      1.014648  scalx
      1.023258  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
