 -1.006304889E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.077600E+00  dx in pixels
 -1.000570E+01  dy in pixels
      1.021867  scalx
      1.018770  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
