 -1.193938669E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.701400E+00  dx in pixels
 -1.459740E+01  dy in pixels
      1.019442  scalx
      1.020856  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
