 -1.071832830E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.738538E+00  dx in pixels
 -1.727946E+01  dy in pixels
      1.016359  scalx
      1.020796  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
