 -1.230020330E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.088500E+00  dx in pixels
 -1.144010E+01  dy in pixels
      1.018963  scalx
      1.020078  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
