 -1.012671052E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.678719E+00  dx in pixels
 -1.674879E+01  dy in pixels
      1.015736  scalx
      1.022854  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
