 -1.105624497E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.636764E+00  dx in pixels
 -1.749788E+01  dy in pixels
      1.013786  scalx
      1.024201  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
