 -1.022905487E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.403051E+00  dx in pixels
 -1.571804E+01  dy in pixels
      1.011022  scalx
      1.028268  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
