 -1.119086837E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.554100E+00  dx in pixels
 -1.053020E+01  dy in pixels
      1.013277  scalx
      1.028196  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
