 -1.277314897E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.667400E+00  dx in pixels
 -1.542520E+01  dy in pixels
      1.012638  scalx
      1.028273  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
