 -1.281889964E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.285200E+00  dx in pixels
 -1.424620E+01  dy in pixels
      1.019751  scalx
      1.019518  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
