 -1.170810872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.870800E+00  dx in pixels
 -1.255110E+01  dy in pixels
      1.017968  scalx
      1.022085  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
