 -1.142844121E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.775815E+00  dx in pixels
 -1.561874E+01  dy in pixels
      1.008950  scalx
      1.025725  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
