 -1.197639201E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.242200E+00  dx in pixels
 -1.050710E+01  dy in pixels
      1.011483  scalx
      1.025484  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
