 -1.211262287E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.232700E+00  dx in pixels
 -1.184540E+01  dy in pixels
      1.017870  scalx
      1.021467  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
