 -1.089920257E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.375929E+00  dx in pixels
 -1.580890E+01  dy in pixels
      1.014510  scalx
      1.022594  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
