 -1.148368327E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.124122E-01  dx in pixels
  3.615476E-02  dy in pixels
      1.027565  scale x
      1.029802  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
