 -1.244483206E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.369000E+00  dx in pixels
 -1.153460E+01  dy in pixels
      1.016245  scalx
      1.024101  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
