 -1.072547038E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.636600E+00  dx in pixels
 -1.040260E+01  dy in pixels
      1.012473  scalx
      1.023725  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
