 -1.253515895E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.409200E+00  dx in pixels
 -1.284750E+01  dy in pixels
      1.017156  scalx
      1.022640  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
