 -1.249593758E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.153100E+00  dx in pixels
 -1.057720E+01  dy in pixels
      1.018187  scalx
      1.021808  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
