 -1.041818518E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.214774E+00  dx in pixels
 -1.741954E+01  dy in pixels
      1.015162  scalx
      1.022028  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
