 -1.175711718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.199400E+00  dx in pixels
 -1.157740E+01  dy in pixels
      1.017530  scalx
      1.021686  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
