 -1.028808800E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.084274E+00  dx in pixels
 -1.716497E+01  dy in pixels
      1.016092  scalx
      1.021270  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
