 -1.167381600E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.239600E+00  dx in pixels
 -1.179730E+01  dy in pixels
      1.018442  scalx
      1.020917  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
