 -1.229340559E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.512400E+00  dx in pixels
 -9.818200E+00  dy in pixels
      1.008410  scalx
      1.026545  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
