 -1.098172843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.902968E+00  dx in pixels
 -1.562766E+01  dy in pixels
      1.014273  scalx
      1.023421  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
