 -1.178432963E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.740100E+00  dx in pixels
 -1.001410E+01  dy in pixels
      1.016651  scalx
      1.023273  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
