 -1.200864187E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.488700E+00  dx in pixels
 -1.036750E+01  dy in pixels
      1.018694  scalx
      1.020607  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
