 -1.230426305E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.347500E+00  dx in pixels
 -1.132100E+01  dy in pixels
      1.015740  scalx
      1.024119  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
