 -1.170073575E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.844649E-02  dx in pixels
 -3.035841E-02  dy in pixels
      1.026496  scale x
      1.031915  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
