 -1.109783464E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.780463E+00  dx in pixels
 -1.529174E+01  dy in pixels
      1.015721  scalx
      1.021574  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
