 -1.111497850E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.122714E+00  dx in pixels
 -1.690406E+01  dy in pixels
      1.013437  scalx
      1.024836  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
