 -1.246674650E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.809400E+00  dx in pixels
 -1.010740E+01  dy in pixels
      1.015936  scalx
      1.024533  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
