 -1.218211513E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.327500E+00  dx in pixels
 -9.693400E+00  dy in pixels
      1.019669  scalx
      1.020991  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
