 -1.115635373E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.045866E+00  dx in pixels
 -1.614723E+01  dy in pixels
      1.016203  scalx
      1.021701  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
