 -1.210388933E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.047400E+00  dx in pixels
 -1.129860E+01  dy in pixels
      1.018972  scalx
      1.021375  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
