 -1.163480524E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.635988E+00  dx in pixels
 -1.536324E+01  dy in pixels
      1.012270  scalx
      1.025407  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
